罗曼电动牙刷
 

  罗曼只能电动牙刷T10X是由罗曼爱牙实验室研发,在对原有小果刷T10S的基础上进行了全面升级,并运用行业前沿的智能控压技术,旨在提升消费者的使用体验,实现理想的口腔清洁效果。

  1、智能控压技术,舒适的刷牙体验

  罗曼爱牙实验室研发的智能控压技术,能根据刷牙力度调整声波马达的频率。当刷牙用力过大时,控压系统感知到力度超过上限,就会开始对声波马达进行变频,降低刷牙力度,以免刷伤牙龈导致出血,起到保护牙齿的作用。与此同时,电动牙刷的金属圈提示灯闪烁,提醒压力过大。
 


 

  2、自主研发第四代声波马达技术

  声波马达的品质会影响到牙齿的清洁效果。智能小果刷T10X配备自主研发的第四代声波马达,这是行业先进的磁悬浮深洁马达,这种马达运行时内部动能会传输至马达转轴,动能在传输过程中损耗低、声音。艽⑼返乃⒚胙莱菁湫纬筛咚倌Σ,将附着在牙齿间的污渍、牙菌斑进行清除。

  声波马达体积的大。氲缍浪⒌氖直烧裙叵。纤细的电动牙刷手柄不仅便携,手握舒适,还符合审美。但对研发技术提出更高更严格的要求,针对这个问题,罗曼爱牙实验室投入了大量的人力物力进行技术攻关,在不影响动能输出的情况下,将马达做。浪⑹直鱿。目前,罗曼电动牙刷18新利体育乐博app在线登录,要比同类乐博app在线登录纤细20%,体积更小、性能更佳、声音够低,牙齿清洁效果好,体验感更舒适。
 

电动牙刷
 

  3、升级植毛技术,精选优质牙刷毛

  在智能小果刷T10X上,罗曼还对植毛技术进行了升级,每个孔位植毛量提升30%,清洁效果大大提升。特别优选的软毛,日本东丽刷毛。这种牙刷毛采用3尖2叉设计,刷毛更细更柔软,顶端细至0.01毫米,能深入更多缝隙,清洁牙缝和牙龈沟污迹,非常适合牙齿敏感人群使用。
 


 

  ROAMAN罗曼成立于2006年,是一家专注口腔深度清洁的高新技术企业。为了给消费者带来更好的口腔护理体验,罗曼专门成立了罗曼爱牙实验室,对口腔特征、乐博app在线登录技术等展开研究,定期与多家国际知名口腔医疗机构/院校、口腔诊所保持密切交流,了解潜在用户及目标用户的核心需求。对乐博app在线登录的外观、功能等方面进行针对性优化升级,只为研发出最合适消费者使用的电动牙刷、冲牙刷等口腔护理乐博app在线登录,守护消费者的口腔健康。


    以下内容你可能感兴趣
罗曼动态
品牌新闻
乐博app在线登录资讯
乐博app在线登录
声波电动牙刷
服务
服务理念
黑白防伪查询
彩色防伪查询
联系我们
价格维护
口腔护理
投资者关系
罗曼资本
董事长介绍
加入罗曼
关于罗曼
招聘信息

关注我们

口腔热线
400-800-2138
罗曼微信服务号
罗曼微信公众号
罗曼微信订阅号

广东罗曼智能科技股份有限公司 版权所有 粤ICP备18071760号

18新利体育在线登录科技前沿_新闻