电动牙刷
 
电动牙刷的使用环境多为浴室、洗手间等潮湿的场所,即使电动牙刷有着较好的防水性能,但长期在这样的环境下存放,电动牙刷的使用性能和品质都容易受到一定影响。例如:电动牙刷长期放置在阴暗潮湿的环境下,电动牙刷外表的橡胶老化加快,容易发霉出现黑点。
 
若如果长期放在带水的杯子里,会容易导致电动牙刷里面的线路板有问题,影响充电和使用等方面。而且长期在潮湿环境下,刷头和刷毛容易滋生细菌,这样会影响口腔健康。
 
为了避免产生以上的影响,电动牙刷使用完后应保持机身的干燥,并且将电动牙刷放置在通风阴凉处,保持干燥对电动牙刷品质寿命有一定的保养作用。电动牙刷一般是直立摆放,若配有底座可以放在洗刷台上。像罗曼的电动牙刷会配备小巧的收纳盒,不仅使电动牙刷外出携带方便,同时可以更好地保护牙刷。
 
电动牙刷平时怎么放置?保持干燥放在通风的位置是最合适的做法,罗曼电动牙刷有着IPX7级的优越防水性能,即使在潮湿环境下存放亦不会有影响,目前罗曼目前推出了多款高性价比18新利体育的电动牙刷,会是你很不错的选择!



更多电动牙刷相关资讯推荐:

电动牙刷刷的干净吗
电动牙刷能天天用吗
电动牙刷比普通牙刷好吗

    以下内容你可能感兴趣
罗曼动态
品牌新闻
乐博app在线登录资讯
乐博app在线登录
声波电动牙刷
服务
服务理念
黑白防伪查询
彩色防伪查询
联系我们
价格维护
口腔护理
投资者关系
罗曼资本
董事长介绍
加入罗曼
关于罗曼
招聘信息

关注我们

口腔热线
400-800-2138
罗曼微信服务号
罗曼微信公众号
罗曼微信订阅号

广东罗曼智能科技股份有限公司 版权所有 粤ICP备18071760号

18新利体育在线登录科技前沿_新闻