刷毛磨损影响清洁:
 
电动牙刷经过长期的使用之后,刷毛逐渐会受到较大的磨损,这样会影响电动牙刷的清洁能力。而且刷毛还会向四周张开,阻止它们的细尖端到达牙齿和牙龈之间,无法全面地对牙隙牙缝进行深入清洁。
 
磨损的头部会损伤牙龈:
 
电动牙刷头在生产过程,首先将尼龙刷毛切割成相同的高度,留下锋利的锯齿状边缘。然后将每根刷毛的末端倒圆成柔软的圆顶,使其磨损较。⑷繁K遣换峁稳パ烙灾驶蜓丽缸橹。当你使用磨损的刷头刷牙时,刷毛会恢复原来的锯齿状,导致牙龈萎缩并磨损牙釉质,所以建议每三个月更换一次电动牙刷头。
 
容易滋生细菌:
 
电动牙刷一般摆放在浴室、洗手间等潮湿的场所,这些地方是细菌的温床,长期不注意清洁刷头的情况,容易导致刷头滋生细菌,这样会影响口腔健康。所以建议三个月更换一次电动牙刷头可以防止细菌在刷毛中积聚。
 
无论是从清洁效果还是口腔健康方面考虑,定期更换电动牙刷头都是十分有必要,罗曼是国内大型的电动牙刷生产厂家,目前推出的多款高性价比18新利体育声波电动牙刷,会配置相应的后备牙刷头,更好地保障你的口腔健康。


更多电动牙刷资讯推荐:

电动牙刷有什么用
电动牙刷比普通牙刷好吗
电动牙刷和普通牙刷的区别
 

    以下内容你可能感兴趣
罗曼动态
品牌新闻
乐博app在线登录资讯
乐博app在线登录
声波电动牙刷
服务
服务理念
黑白防伪查询
彩色防伪查询
联系我们
价格维护
口腔护理
投资者关系
罗曼资本
董事长介绍
加入罗曼
关于罗曼
招聘信息

关注我们

口腔热线
400-800-2138
罗曼微信服务号
罗曼微信公众号
罗曼微信订阅号

广东罗曼智能科技股份有限公司 版权所有 粤ICP备18071760号

18新利体育在线登录科技前沿_新闻