乐鱼官方首页登录入口

乐鱼官方首页登录入口内网   |   邮箱登录   |   EN
  • 当前位置:首页新闻动态科研进展
    • 科研进展

    邱东课题组在原位构筑纳米纤维水凝胶领域取得新进展

    发布时间:2023-11-08

      由生物大分子束(如胶原纤维)构成的纳米纤维网络广泛存在于软骨、肌腱和韧带等生物水凝胶体系中,是赋予其优异承重能力和抗溶胀性能的关键结构。相比之下,传统的合成水凝胶通常由离散的聚合物链段构成网络,其力学性能和抗溶胀性能均较差,导致其实际应用受限。近年来,研究人员发展了多种构筑纳米纤维网络的方法以增强水凝胶力学性能,包括复合外源性纤维和取向诱导原位纤维化等,但存在界面不相容、网络结构各向异性化等问题,仍然难以实现水凝胶综合力学性能的全方位显著提升。 

      在科技部、国家自然科学基金委和乐鱼官方首页登录入口的支持下,化学乐鱼官方首页登录入口高分子物理与化学实验室邱东研究员课题组近年来致力于高强韧水凝胶的开发与功能化研究,取得了系列进展。该课题组前期发展了通过溶剂置换时域调控非共价相互作用以优化高分子交联网络结构的策略,并应用于制备抗溶胀、高强韧水凝胶(Adv. Mater. 2020, 32, 2004579; Adv. Mater. 2023, 35, 2209913)。在此基础上,他们进一步提出了非溶剂淬火促进原位纳米纤维化以增强聚合物水凝胶的新策略,该策略通过调节溶剂实现聚合物链段在纳米尺度上的可控聚集,无需取向,从而促进原位形成各向同性的纳米纤维网络。利用非溶剂淬火使高度溶剂化的聚合物链在纳米尺度上原位发生相分离,随后通过溶剂回火使纳米相分离结构发生溶胀或剥离而原位形成纳米纤维网络,构筑了一类纳米纤维聚乙烯醇水凝胶(nf-PVA gel)。与常规溶剂置换方法制备的PVA水凝胶(c-PVA gel)相比,nf-PVA gel展现出显著增强的力学性能、抗溶胀性及独特的拉伸自增强性能。得益于各向同性的纳米纤维网络结构,不同于此前报道的众多各向异性纳米纤维水凝胶,nf-PVA gel实现了全方位的综合力学性能增强。相关研究成果近期发表于Advanced Materials期刊上Adv. Mater.2023, 35, 2303728,通讯作者是邱东研究员、孟晓辉副研究员和首都医科大学附属友谊医院祝斌副教授,第一作者是博士生杨旭乐和徐礼桔助理研究员。 

    . 非溶剂淬火促进原位纳米纤维化以增强水凝胶的策略及nf-PVA gels的力学性能

     

      高分子物理与化学实验室 

      2023118  

    附件下载:

    上一篇:刘冰课题组在均聚物自组装方面取得新进展
    下一篇:宋延林课题组在印刷微生物可视化检测芯片方面取得新进展

    机构概况

    • 乐鱼官方首页登录入口况简介
    • 乐鱼官方首页登录入口致辞
    • 现任领导
    • 历任领导
    • 战略规划委员会
    • 学术委员会
    • 学位评定委员会
    • 组织机构
    • 院士
    • 名誉教授
    • 兼职教授
    • 历史沿革
    • 联系我们
    • 园区风貌

    机构设置

    • 科研系统
    • 管理系统
    • 支撑系统

    人才队伍

    • 院士
    • 杰出青年基金
    • 研究员
    • 副高级
    • 基金委创新群体
    • 青年创新促进会

    科研成果

    • 科研进展
    • 成果转化
    • 乐鱼官方首页登录入口
    • 专利

    交流合作

    • 学术交流
    • 科技合作

    研究生教育

    • 招生动态
    • 培养动态
    • 毕业学位
    • 就业信息

    党建文化

    • 党建工作
    • 文化活动
    • 形象标识

    科学传播

    • 传媒扫描
    • 科普动态
    • 科普报告

    信息公开

    • 信息公开规定
    • 信息公开指南
    • 信息公开目录
    • 依申请公开
    • 信息公开年度报告
    • 信息公开联系方式
    版权乐鱼官方首页登录入口有 © 乐鱼官方首页登录入口 京ICP备05002796号-1 京公网安备110402500016号
    地址:北京市海淀区中关村北一街2号 邮政编码:100190
    电话:010-62554626 传真:010-62564828 010-62569564
    乐鱼在线登录平台(中国区)