乐鱼官方首页登录入口

乐鱼官方首页登录入口内网   |   邮箱登录   |   EN
  • 当前位置:首页新闻动态科研活动
    • 科研活动

    国际标准化组织微束分析技术委员会(ISO/TC 202)第26次全体会议召开

    发布时间:2019-11-08

      国际标准化组织微束分析技术委员会(ISO/TC 202)第26次全体会议于20191023-25日在中国杭州ISO国际标准化会议基地召开,来自英国、德国、乌干达、日本、中国以及国际标准化组织中央秘书处的近四十名专家参加了本次会议,ISO中央秘书处的Stephane Sauvage先生特别出席了本次会议。 

      微束分析技术委员会是由我国发起成立的第一个国际标准化组织技术委员会,秘书处设在乐鱼官方首页登录入口(以下简称化学乐鱼官方首页登录入口),由赵江研究员担任主席,赵宁研究员担任秘书长。  

      化学乐鱼官方首页登录入口赵江研究员致开幕词,他首先回顾了TC202的发展历史、现状、未来挑战与发展趋势。随后,赵宁研究员主持了本次会议并作秘书处工作报告。报告全面解读了技术委员会成员国、人员组织结构、项目进行情况、协议技术委员会情况以及上次全体会议的决议执行情况。之后,TC 202的四个分技术委员会(术语、电子探针、分析电镜、扫描电镜)的主席与秘书分别作了工作报告。最后,ISO/TC 202全体会议就六项新标准工作提案以及正在制定的标准文本进行了系统的说明与讨论,同时还详细讨论了与ISO/TC 201(表面化学分析技术委员会)、ISO/TC 229(纳米技术委员会),以及未来与VAMAS(标准凡尔赛公约委员会)的合作事宜。 

      此次会议的成功召开得到了国家标准化管理委员会及杭州国际交流中心的大力支持与协助。 

     

        

        

      国际标准化组织微束分析技术委员会秘书处 

      2019118  

    附件下载:

    上一篇:化学乐鱼官方首页登录入口3位青年学者入选2019年度乐鱼官方首页登录入口青年创新促进会优秀会员
    下一篇:化学乐鱼官方首页登录入口科研人员赴燕山石化公司开展技术交流

    机构概况

    • 乐鱼官方首页登录入口况简介
    • 乐鱼官方首页登录入口致辞
    • 现任领导
    • 历任领导
    • 战略规划委员会
    • 学术委员会
    • 学位评定委员会
    • 组织机构
    • 院士
    • 名誉教授
    • 兼职教授
    • 历史沿革
    • 联系我们
    • 园区风貌

    机构设置

    • 科研系统
    • 管理系统
    • 支撑系统

    人才队伍

    • 院士
    • 杰出青年基金
    • 研究员
    • 副高级
    • 基金委创新群体
    • 青年创新促进会

    科研成果

    • 科研进展
    • 成果转化
    • 乐鱼官方首页登录入口
    • 专利

    交流合作

    • 学术交流
    • 科技合作

    研究生教育

    • 招生动态
    • 培养动态
    • 毕业学位
    • 就业信息

    党建文化

    • 党建工作
    • 文化活动
    • 形象标识

    科学传播

    • 传媒扫描
    • 科普动态
    • 科普报告

    信息公开

    • 信息公开规定
    • 信息公开指南
    • 信息公开目录
    • 依申请公开
    • 信息公开年度报告
    • 信息公开联系方式
    版权乐鱼官方首页登录入口有 © 乐鱼官方首页登录入口 京ICP备05002796号-1 京公网安备110402500016号
    地址:北京市海淀区中关村北一街2号 邮政编码:100190
    电话:010-62554626 传真:010-62564828 010-62569564
    乐鱼在线登录平台(中国区)